// PSM Expert — Página EAR — Estudo de Análise de Riscos / CETESB P4.261
function Figure({ src, alt, cap }) {
  return (
    <figure style={fig.wrap}>
      <div style={fig.frame}>
        <img src={src} alt={alt} style={fig.img} loading="lazy" />
      </div>
      {cap ? <figcaption style={fig.cap}>{cap}</figcaption> : null}
    </figure>
  );
}
const fig = {
  wrap: { margin: "30px 0 4px" },
  frame: { background: "#fff", border: "1px solid #E8ECF1", borderRadius: 12, overflow: "hidden", boxShadow: "0 8px 26px rgba(7,28,54,.10)" },
  img: { width: "100%", height: "auto", display: "block" },
  cap: { fontFamily: "'IBM Plex Sans', sans-serif", fontSize: 13, lineHeight: 1.5, color: "#6B7785", margin: "12px 2px 0", fontStyle: "italic" },
};

// Sub-bloco de exigência (CETESB P4.261)
function ReqBlock({ items }) {
  return (
    <div style={{ display: "grid", gridTemplateColumns: "repeat(2,1fr)", gap: 18 }} className="psm-grid-2">
      {items.map((it) => (
        <div key={it.t} style={rq.card}>
          <h4 style={rq.t}>{it.t}</h4>
          <p style={rq.d}>{it.d}</p>
        </div>
      ))}
    </div>
  );
}
const rq = {
  card: { background: "#fff", border: "1px solid #E8ECF1", borderRadius: 10, padding: "20px 22px" },
  t: { fontFamily: "'Barlow Condensed', sans-serif", fontWeight: 700, fontSize: 19, color: "#071C36", margin: "0 0 8px", textTransform: "uppercase", lineHeight: 1.1 },
  d: { fontFamily: "'IBM Plex Sans', sans-serif", fontSize: 14, lineHeight: 1.6, color: "#6B7785", margin: 0 },
};

// Trio EAR · PGR · PAE
function IntegrationTrio() {
  const items = [
    { tag: "EAR", t: "Estudo de Análise de Riscos", d: "Identifica e avalia os riscos de acidente e define os cenários críticos da instalação." },
    { tag: "PGR", t: "Gerenciamento de Riscos", d: "Estabelece o programa de gestão e as medidas de controle para manter os riscos toleráveis." },
    { tag: "PAE", t: "Atendimento a Emergências", d: "Define os procedimentos de resposta, com zonas de alerta e evacuação derivadas das modelagens." },
  ];
  return (
    <div style={{ display: "grid", gridTemplateColumns: "repeat(3,1fr)", gap: 16 }} className="psm-grid-3">
      {items.map((it, i) => (
        <div key={it.tag} style={tri.card}>
          <span style={tri.tag}>{it.tag}</span>
          <h4 style={tri.t}>{it.t}</h4>
          <p style={tri.d}>{it.d}</p>
        </div>
      ))}
    </div>
  );
}
const tri = {
  card: { background: "#fff", border: "1px solid #E8ECF1", borderTop: "3px solid #F5A623", borderRadius: 10, padding: "20px 20px 22px" },
  tag: { display: "inline-block", fontFamily: "'Barlow Condensed', sans-serif", fontWeight: 800, fontSize: 26, color: "#071C36", letterSpacing: ".02em", marginBottom: 6 },
  t: { fontFamily: "'IBM Plex Sans', sans-serif", fontWeight: 700, fontSize: 14, color: "#17304D", margin: "0 0 8px", textTransform: "uppercase", letterSpacing: ".02em" },
  d: { fontFamily: "'IBM Plex Sans', sans-serif", fontSize: 13.5, lineHeight: 1.6, color: "#6B7785", margin: 0 },
};

function EarPage() {
  return (
    <React.Fragment>
      <Header current="servicos" />

      <div style={ec.crumbWrap}>
        <div style={ec.crumbInner}>
          <a href="servicos.html" style={ec.crumbLink}>Serviços</a>
          <span style={ec.crumbSep}>/</span>
          <span style={ec.crumbCur}>EAR — Estudo de Análise de Riscos</span>
        </div>
      </div>

      <PageHero
        kicker="Soluções Técnicas · Licenciamento Ambiental"
        title="EAR — Estudo de Análise de Riscos"
        subtitle="Elaboração técnica do Estudo de Análise de Risco conforme as diretrizes da CETESB P4.261, IBAMA e demais órgãos licenciadores estaduais. Do inventário de substâncias ao relatório final aceito pelo regulador."
        badges={["CETESB P4.261", "CEPRAM", "IBAMA", "EAR/PGR", "Licenciamento Ambiental"]} />

      <Section title="O que é o EAR">
        <P>O <strong>Estudo de Análise de Risco (EAR)</strong> é o documento técnico que demonstra, perante os órgãos de licenciamento ambiental, que os riscos de acidente de uma instalação industrial são identificados, avaliados e controlados a níveis toleráveis. É exigido como condicionante de licença para empreendimentos que manipulam substâncias perigosas — inflamáveis, explosivas ou tóxicas — em quantidades iguais ou superiores aos limiares definidos pela legislação aplicável.</P>
        <P>O EAR não é apenas uma obrigação regulatória. Quando bem conduzido, é uma ferramenta de gestão que orienta decisões de projeto, layout, sistemas de proteção e planos de emergência — reduzindo a probabilidade de acidentes e mitigando suas consequências antes que ocorram.</P>
        <Callout kind="alert">A ausência ou inadequação do EAR pode resultar em embargo do licenciamento, autuação pelos órgãos ambientais e, em casos de acidente, responsabilização civil e criminal dos gestores da instalação.</Callout>
      </Section>

      <Section title="Quando o EAR é exigido" bg="#F4F6F8">
        <CheckList items={[
          "Instalação nova ou ampliação que manipule substâncias perigosas acima dos limiares da CETESB P4.261",
          "Renovação de Licença de Operação (LO) com exigência de atualização do EAR",
          "Modificação significativa de processo (MoC) que altere o inventário de substâncias ou os cenários de risco",
          "Empreendimentos sujeitos a licenciamento federal pelo IBAMA (ex.: dutos, refinarias, terminais de GNL)",
          "Instalações em estados com regulação própria: INEA (RJ), FEAM (MG), FEPAM (RS), SEMA (PR/MT), CEPRAM (BA)",
          "Due diligence para aquisição ou fusão de ativos industriais com passivos de risco",
          "Revalidação após incidente grave ou auditoria de conformidade PSM",
        ]} />
      </Section>

      <Section title="Como a PSM Expert conduz o EAR">
        <StepsVertical steps={[
          { t: "Levantamento e escopo", d: "Revisão da documentação técnica da instalação: P&IDs, fluxogramas, FISPQ, inventário de substâncias, layout e histórico operacional. Definição do escopo com a equipe do cliente e alinhamento com o órgão licenciador." },
          { t: "Identificação de perigos", d: "Aplicação de metodologia de identificação de perigos (HAZID ou APR) para mapear os cenários de acidente relevantes: vazamentos, incêndios, explosões e liberações tóxicas — com causas, frequências e salvaguardas existentes." },
          { t: "Modelagem de consequências", d: "Simulação computacional dos cenários selecionados — dispersão de gás ou vapor, pool fire, jet fire, explosão de nuvem (VCE/UVCE) e BLEVE — com geração de mapas de vulnerabilidade em 2D e 3D." },
          { t: "Avaliação de risco", d: "Cálculo do risco individual, frequência de eventos e análise de tolerabilidade conforme os critérios do órgão licenciador. Quando exigido, Análise Quantitativa de Riscos (QRA) completa com curvas de isorrisco." },
          { t: "Plano de ação e relatório", d: "Consolidação das recomendações em plano de ação priorizado e elaboração do relatório EAR no formato exigido pelo órgão competente, com todos os anexos técnicos, planilhas e mapas para submissão." },
        ]} />
      </Section>

      <Section title="Mapa de vulnerabilidade" intro="A modelagem de consequências resulta em mapas de vulnerabilidade que sobrepõem as zonas de efeito dos cenários de acidente — radiação térmica, sobrepressão e dispersão tóxica — sobre a planta real da instalação e seu entorno.">
        <Figure
          src="img/services/ear-mapa-vulnerabilidade.png"
          alt="Mapa de vulnerabilidade do EAR — zonas concêntricas de jato de fogo, incêndio de poça, explosão e dispersão tóxica sobrepostas a uma vista aérea de uma instalação industrial, com legenda dos limites de dano."
          cap="Exemplo de mapa de vulnerabilidade (EAR): zonas de efeito por cenário — jato de fogo (37,5 kW/m²), incêndio de poça (12,5 kW/m²), explosão (0,3 bar) e dispersão tóxica (IDLH / ERPG-2) — sobre a área da instalação." />
      </Section>

      <Section title="O que é entregue" bg="#F4F6F8">
        <DeliverableGrid items={[
          { icon: "file-text", t: "Relatório EAR completo", d: "Documento técnico no formato exigido pelo órgão licenciador, com memória de cálculo, metodologia, resultados e conclusões." },
          { icon: "map-pin", t: "Mapas de vulnerabilidade", d: "Plantas da instalação com sobreposição das zonas de efeito dos cenários — em formato digital editável e impresso." },
          { icon: "bar-chart", t: "Planilha de cenários", d: "Matriz com cenários identificados, frequências, consequências, salvaguardas e classificação de risco." },
          { icon: "clipboard-check", t: "Plano de ação priorizado", d: "Recomendações técnicas classificadas por criticidade (Alta / Média / Baixa), com responsável sugerido e prazo." },
          { icon: "file-shield", t: "Apresentação executiva", d: "Síntese dos principais riscos e recomendações para a direção e para apresentação ao regulador, quando necessário." },
        ]} />
      </Section>

      <Section title="CETESB P4.261 — Principais exigências" intro="A Norma Técnica CETESB P4.261 — Risco de Acidente de Origem Tecnológica: Método para Decisão e Termos de Referência — é a principal referência para o EAR no Estado de São Paulo.">
        <ReqBlock items={[
          { t: "Substâncias e quantidades limiares", d: "A P4.261 define as substâncias perigosas sujeitas ao EAR e os limiares acima dos quais o estudo é obrigatório. Realizamos o enquadramento do empreendimento com base no inventário real da instalação." },
          { t: "Nível de análise", d: "A norma prevê três níveis — qualitativo (APR/HAZID), semiquantitativo e quantitativo (QRA) — conforme a complexidade do empreendimento e a decisão do órgão. Orientamos o cliente quanto ao nível adequado." },
          { t: "Critérios de tolerabilidade", d: "A P4.261 estabelece os critérios de risco tolerável para risco individual e social. O relatório deve demonstrar que os riscos calculados se enquadram — ou apresentar plano de redução de risco." },
          { t: "Integração com PGR e PAE", d: "A norma prevê a integração do EAR com o Plano de Gerenciamento de Riscos e o Plano de Atendimento a Emergências, formando o conjunto documental exigido para a licença." },
        ]} />
      </Section>

      <Section title="Integração EAR · PGR · PAE">
        <P>O EAR, o <strong>PGR</strong> e o <strong>PAE</strong> formam um conjunto integrado que não pode ser tratado de forma isolada. A PSM Expert elabora os três documentos de forma coordenada, garantindo consistência técnica e reduzindo significativamente o tempo de aprovação pelo órgão licenciador.</P>
        <IntegrationTrio />
      </Section>

      <Section title="Normas e referências aplicadas" bg="#F4F6F8">
        <NormTable rows={[
          { n: "CETESB P4.261", d: "Risco de Acidente de Origem Tecnológica — Método para Decisão e Termos de Referência (SP)" },
          { n: "CETESB P4.262", d: "Risco de Acidente de Origem Tecnológica — Elaboração de Plano de Ação de Emergência (SP)" },
          { n: "IBAMA", d: "Instrução Normativa para empreendimentos com licenciamento federal" },
          { n: "CEPRAM", d: "Resolução CEPRAM para empreendimentos no Estado da Bahia" },
          { n: "ISO 31010:2019", d: "Técnicas de avaliação de riscos" },
          { n: "IEC 61882:2016", d: "Guia de aplicação do HAZOP (identificação de perigos)" },
          { n: "CCPS Guidelines", d: "Guidelines for Chemical Process Quantitative Risk Analysis (AIChE/CCPS)" },
          { n: "API 752 / 753", d: "Posicionamento de edificações e estruturas temporárias em plantas de processo" },
          { n: "TNO Purple Book", d: "Guidelines for Quantitative Risk Assessment (Países Baixos)" },
        ]} />
        <RelatedServices exclude="ear.html" />
      </Section>

      <Section title="Perguntas frequentes">
        <FaqList items={[
          { q: "O EAR tem prazo de validade?", a: "Sim. A maioria dos órgãos licenciadores exige a atualização do EAR a cada renovação de Licença de Operação (LO) — geralmente a cada 5 anos — ou sempre que houver modificação significativa no processo que altere o inventário de substâncias, o layout da planta ou os sistemas de proteção. A PSM Expert realiza a atualização partindo do estudo anterior, tornando o processo mais eficiente." },
          { q: "Qual a diferença entre EAR qualitativo e quantitativo?", a: "O EAR qualitativo (ou semiquantitativo) utiliza métodos como APR, HAZID ou What-If para identificar os cenários de acidente e classificar os riscos em categorias (alto, médio, baixo) sem calcular frequências absolutas. O EAR quantitativo — também chamado QRA — estima numericamente a probabilidade e as consequências de cada cenário, resultando em valores de risco individual e social comparáveis a critérios numéricos de tolerabilidade. O nível exigido depende da complexidade da instalação e da decisão do órgão licenciador." },
          { q: "A PSM Expert entrega o EAR pronto para submissão ao órgão?", a: "Sim. O relatório é entregue no formato e com os anexos exigidos pelo órgão licenciador específico — CETESB, IBAMA, INEA, FEAM, etc. — incluindo sumário executivo, memória de cálculo, planilhas, mapas e apresentação. Também apoiamos o cliente durante o processo de análise pelo órgão, respondendo a solicitações de complementação técnica." },
          { q: "O EAR pode ser feito junto com o HAZOP?", a: "Sim, e é uma abordagem eficiente. O HAZOP pode servir como etapa de identificação de perigos do EAR, sendo o estudo conduzido de forma integrada: primeiro o HAZOP para identificar os cenários de risco, depois a modelagem de consequências e a avaliação quantitativa. Isso evita retrabalho, garante consistência entre os documentos e reduz o custo total do programa de análise de riscos." },
          { q: "A PSM Expert atende outros estados além de São Paulo?", a: "Sim. Atendemos em todo o Brasil, adaptando o escopo e o formato do EAR aos requisitos de cada órgão licenciador estadual ou federal. Já entregamos estudos para CETESB (SP), IBAMA, INEA (RJ), FEAM (MG), FEPAM (RS), SEMA (PR e MT) e CEPRAM (BA)." },
        ]} />
      </Section>

      <Section bg="#F4F6F8">
        <Callout>O EAR é uma exigência regulatória — mas também é a oportunidade de conhecer e controlar os riscos reais da sua instalação antes que um acidente ocorra. A PSM Expert conduz o estudo com o mesmo rigor técnico aplicado aos projetos mais exigentes da indústria.</Callout>
      </Section>

      <CtaFinal title="Precisa elaborar ou atualizar o EAR da sua instalação?" sub="Fale com um especialista. Atendemos em todo o Brasil." />
      <Footer />
    </React.Fragment>
  );
}
const ec = {
  crumbWrap: { background: "#06172C" },
  crumbInner: { maxWidth: 980, margin: "0 auto", padding: "12px 32px", display: "flex", alignItems: "center", gap: 9, flexWrap: "wrap" },
  crumbLink: { fontFamily: "'IBM Plex Mono', monospace", fontSize: 12, color: "rgba(255,255,255,.6)", textDecoration: "none" },
  crumbSep: { color: "rgba(255,255,255,.3)", fontSize: 12 },
  crumbCur: { fontFamily: "'IBM Plex Mono', monospace", fontSize: 12, color: "#F5A623" },
};
ReactDOM.createRoot(document.getElementById("root")).render(<EarPage />);
