// PSM Expert — Página HAZOP (usa blocos compartilhados de Primitives.jsx)
function HazopPage() {
  return (
    <React.Fragment>
      <Header current="servicos" />
      <PageHero
        kicker="Soluções Técnicas · Análise de Risco"
        title="HAZOP — Análise de Perigos e Operabilidade"
        subtitle="Identificação sistemática de desvios de processo antes que se tornem acidentes. Metodologia IEC 61882 aplicada por equipe multidisciplinar."
        badges={["IEC 61882", "CCPS"]} />

      <Section title="O que é o HAZOP?">
        <P>O HAZOP (<em>Hazard and Operability Study</em>) é a metodologia mais utilizada no mundo para identificação sistemática de perigos e problemas de operabilidade em processos industriais. É exigido por normas nacionais e internacionais como pré-requisito para licenciamento e operação de instalações de alto risco.</P>
        <P>O método revisa, nó a nó, todas as linhas e equipamentos de um processo — utilizando palavras-guia (<strong>MAIS, MENOS, NÃO, INVERSO, ALÉM DE, OUTRO QUE</strong>) para identificar desvios, suas causas, consequências e as salvaguardas existentes.</P>
        <Callout kind="alert">O HAZOP é exigido pela <strong>ANP</strong> para instalações de petróleo e gás e por resoluções ambientais para processos com substâncias perigosas. </Callout>
      </Section>

      <Section title="Quando o HAZOP é necessário?" bg="#F4F6F8">
        <CheckList items={[
          "Nova planta ou processo em fase de projeto (HAZOP de projeto — P&ID aprovado)",
          "Modificações significativas em processo existente (MoC — Management of Change)",
          "Atendimento a exigências de licença ambiental ou operacional",
          "Revalidação periódica do estudo anterior (a cada 5 anos ou após incidente)",
          "Auditoria de conformidade com ANP ou regulador estadual",
          "Due diligence para aquisição ou fusão de ativos industriais",
        ]} />
      </Section>

      <Section title="Como conduzimos o HAZOP">
        <StepsVertical steps={[
          { t: "Preparação", d: "Revisão dos P&IDs, fluxogramas e documentação técnica, e definição dos nós de estudo com a equipe do cliente." },
          { t: "Reuniões HAZOP", d: "Sessões estruturadas com equipe multidisciplinar (processo, instrumentação, segurança, operação). Registro de todos os desvios." },
          { t: "Análise de causas e consequências", d: "Para cada desvio: causas, consequências, salvaguardas existentes e avaliação de risco residual." },
          { t: "Geração de recomendações", d: "Recomendações técnicas priorizadas por criticidade, com responsável e prazo sugerido." },
          { t: "Relatório e apresentação", d: "Entregável completo revisado e apresentado às equipes técnica e gerencial." },
        ]} />
      </Section>

      <Section title="O que você recebe ao final do estudo" bg="#F4F6F8">
        <DeliverableGrid items={[
          { icon: "file-text", t: "Relatório HAZOP completo", d: "Metodologia, escopo, premissas, lista de nós e resultados por nó, com todas as palavras-guia aplicadas." },
          { icon: "bar-chart", t: "Planilha de desvios", d: "Nó · desvio · causa · consequência · salvaguardas · recomendação · responsável · prazo." },
          { icon: "clipboard-check", t: "Plano de ação priorizado", d: "Recomendações classificadas por criticidade (Alta / Média / Baixa) com estimativa de esforço." },
          { icon: "award", t: "Apresentação executiva", d: "Síntese dos principais riscos e recomendações para diretoria e regulador." },
        ]} />
      </Section>

      <Section title="Normas aplicadas">
        <NormTable rows={[
          { n: "IEC 61882:2016", d: "Guia de aplicação do método HAZOP" },
          { n: "ANP Res. 43/2007", d: "Instalações de petróleo e gás" },
          { n: "CCPS Guidelines", d: "Center for Chemical Process Safety" },
        ]} />
        <RelatedServices exclude="hazop.html" />
      </Section>

      <Section title="Perguntas frequentes" bg="#F4F6F8">
        <FaqList items={[
          { q: "Quanto tempo dura um estudo HAZOP?", a: "Depende da complexidade do processo. Uma unidade simples pode ser concluída em 2 a 3 dias de reunião; plantas complexas, como refinarias, podem demandar semanas. Entregamos uma estimativa de cronograma detalhada na proposta técnica." },
          { q: "Quem precisa participar das reuniões HAZOP?", a: "Uma equipe multidisciplinar: líder HAZOP (PSM Expert), engenheiro de processo, instrumentista, operador experiente, engenheiro de segurança e, quando aplicável, manutenção e projetos. Orientamos a formação da equipe ideal." },
          { q: "O HAZOP substitui outras análises de risco?", a: "Não — é complementar. Em muitos casos, o HAZOP alimenta estudos subsequentes como LOPA/SIL e QRA. Podemos conduzir todas essas análises de forma integrada." },
          { q: "O estudo HAZOP tem validade?", a: "Sim. A IEC 61882 e a maioria dos reguladores recomendam revalidação periódica (tipicamente a cada 5 anos) ou após modificações significativas. Realizamos o HAZOP de revalidação partindo do estudo anterior." },
        ]} />
      </Section>

      <CtaFinal title="Precisa de um estudo HAZOP?" />
      <Footer />
    </React.Fragment>
  );
}
ReactDOM.createRoot(document.getElementById("root")).render(<HazopPage />);
